\section{Introduction}

\section{Comment lire ce document}
\begin{itemize}
\item les noms de balises sont en italique
\item leur attribut sont en gras
\end{itemize}

\section{Fichiers de configurations}

Pour une structure rigoureuse est une facilité aussi bien d'écriture que de lecture, le fichier de configurations suit une description au format XML.

Le fichier de configuration doit donc avoir comme entête la balise {\bf xml} :
\begin{verbatim}
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
\end{verbatim}

Nous imposons la présence de l'attribut {\it encoding} et de la valeur ISO-8859-1. Mais aucun test sur l'encodage des caractère sera effectué.

La balise englobante est {\bf cpu}


\section{Liste des balises}

\subsection{cpu}

\subsubsection{Description}

\subsubsection{Attributs}
~\newline
\begin{tabular}{lll}
{\it name       } & chaîne & \\
\end{tabular}

\subsubsection{Parents}
~\newline
Aucun

\subsubsection{Fils}
~\newline
\begin{tabular}{ll}
{\bf definition } & *\\
{\bf type       } & *\\
{\bf latence    } & *\\
\end{tabular}
